Semester: WS 2019/2020

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00 09:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Mo Neurologie für Neuropsychologen I (Lutz) M3/02.10

Beginn ist 08:30 Uhr s.t.!!! Der Termin am 13.2.2020 ist für die Prüfung!

Di Mi Do Fr

Stand: Sonntag, 28 Juli 2024 19:49:49