Semester: WS 2020/2021

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Mo Historische Arbeitstechniken: Wandmalerei. M-P-RW-120; M-EB-120.

(nur 14.12.)

(Merzenich) ZW6/01.04

Denkmal und Umwelt. M-FW-RW-120; NF-V-RW-45. (Bellendorf) KR12/02.18

ndt-Methoden zur Detektion und Erfassung von Schäden. M-P-RW-120; M-EB-120; NF-P-RW-45.

(ab 11.1.)

(Holl)

ZW6/01.04

Historische Arbeitstechniken: Wandmalerei. M-P-RW-120; M-EB-120.

(nur 14.12.)

(Merzenich)

Di

Historische Arbeitstechniken: Wandmalerei. M-P-RW-120; M-EB-120.

(nur 15.12.)

(Merzenich)

Fassadenelemente und Gebäudeausstattung - erkennen, datieren, bewerten, restaurieren. M-FW-RW-120; M-EB 120; NF-V-RW-45, BA-45 Modul 1+4. (Wenderoth)

Mi

Historische Arbeitstechniken: Wandmalerei. M-P-RW-120; M-EB-120.

(nur 16.12.)

(Merzenich)

Seminar zur Vorlesung Grundlagen Restaurierungswissenschaften I. M-GL-120.

(Holl)

ZW6/01.04

Do

Historische Arbeitstechniken: Wandmalerei. M-P-RW-120; M-EB-120.

(nur 17.12.)

(Merzenich)

Grundlagen Restaurierungswissenschaften I. M-GL-RW-120; BA-45, Modul 3+4; BA-30, Modul 3. (Bellendorf)

Fr

Historische Arbeitstechniken: Wandmalerei. M-P-RW-120; M-EB-120.

(nur 18.12.)

(Merzenich)

Stand: Mittwoch, 10 Juli 2024 12:42:06