Semester: WS 2020/2021

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo Einführungsveranstaltung Master Denkmalpflege

(nur 2.11.)

(Bellendorf)

Di Mi

Denkmalvermittlung: Ansätze, Ziele, Herausforderungen. M-FW-DK-120; M-EB-DK-120. (Blokker) U2/00.25

Do

"Veraltet, aber noch nicht historisch"? Die Nachkriegsarchitektur und die Denkmalpflege. NF-FW-DK-I/II-30/45. (Blokker) ZW6/01.04

Fr

Stand: Sonntag, 22 September 2024 05:11:37