UnivIS - Raumplan WE5/05.003 - ERBA^{Aktuelle Informationen}_{zur Raumbelegung und}

Anwesenheitserfassung w�hrend der Pandemie:

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo 7.4.2014

10:00 - 12:00

SEDA-WI-Proj-B: Wirtschaftsinformatik-Projekt zur Systementwicklung

12:00 - 14:00

Italienisch: Traduzione e versione parafrastica tedesco-italiano C1-C2

16:00 - 18:00

SNA-Sem-B: Soziale Netzwerke (Bachelor-Seminar)

Di 8.4.2014

10:15 - 11:45

Grundkurs II

14:00 - 16:00

KTR-GIK-M: Grundbausteine der Internet-Kommunikation

16:00 - 18:00

Kandidatenseminar

Mi 9.4.2014

08:00 - 10:00

KInf-IPKult-E: Informatik f�r die Kulturwissenschaften

10:00 - 12:00

KogSys-Sem-M2

12:00 - 14:00

EESYS-DSES-M

14:00 - 16:00

Data Streams and Complex Event Processing

16:00 - 18:00

Data Streams and Complex Event Processing

Do 10.4.2014

14:15 - 15:45

Oberkurs (Neue LPO; vertieft)

16:00 - 18:00

EESYS-SEM-FEI-B/M

Fr 11.4.2014

~nderungen der Raumbelegung nur nach Absprache mit Raumverantwortlichen Babette Schaible (App. 2801, dekanat.wiai@uni-bamberg.de)

w�chentliche Lehrveranstaltungen vom 7.4.2014 bis 13.4.2014 Einzeltermine vom 7.4.2014 bis 13.4.2014 Stand: Donnerstag, 11 Juli 2024 06:45:47