Semester: WS 2021/2022

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Mo

Arbeitstechniken für die Sanierung bei Denkmälern I. M-P-BS2-120; M-EB-120. (Karbe) ZW6/01.04

Die erste Veranstaltung am 25.10. findet online statt. Weitere Informationen finden Sie in den VC Kursen von Prof. Karbe.

Di Mi

Planen und Bauen im Bestand bei Denkmälern I. M-P-BS2-120; M-EB-120.

(nur 27.10., 10.11., 24.11., 15.12., 12.1., 26.1., 9.2.)

(Karbe) ZW6/01.04

Do Fr

Stand: Freitag, 05 Juli 2024 06:09:57