Semester: WS 2017/2018

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo

Planen und Bauen im Bestand bei Denkmälern des 19. und 20. Jahrhunderts. M-P-BS2-90/120; M-EB-90/120; M-SPO 2007, Modul 5.

(nur 23.10., 13.11., 20.11., 11.12., 8.1., 22.1., 5.2.)

(Karbe) ZW6/01.04

Di Mi

Baustoffe und Geotechnologie. M-FW-BF-120; M-V-BF-90; M-SPO 2007, Modul 5.

(nur 18.10., 15.11., 6.12., 20.12., 17.1., 31.1.)

(Lottmann-Löer) ZW6/01.04

Arbeitstechniken für die Sanierung bei Denkmälern des 19. und 20. Jahrhunderts. M-P-BS2-90/120; M-EB-90/120; SPO 2007, Modul 5._{(nur 25.10., 8.11., 22.11., 10.1., 24.1., 7.2.)}

(Karbe) ZW6/01.04

Do

Arbeitstechniken für die Sanierung bei Denkmälern bis um 1800. M-P-BS1-90/120; M-SPO 2007, Modul 5. (Schlempp) ZW6/01.04

Planen und Bauen im Bestand bei Denkmälern bis um 1800. M-P-BS1-90/120; M-EB-90/120; M-SPO 2007, Modul 5. (Schlempp) ZW6/01.04

Fr

Stand: Montag, 22 Juli 2024 20:54:53