Semester: SS 2021

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00 09:00 10:00

11:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Mo Di

16:00 - 18:00

Raum für Vorlesung Alzheimer Di 16-18 Uhr KR12/02.01 (Alzheimer) KR12/02.01

Mi

10:00 - 12:00

Raum für Seminar Alzheimer Mi 10-12 Uhr KR12/02.05 (Alzheimer) KR12/02.05

10:00 - 12:00

Kleidung (Alzheimer) KR12/02.05

18:00 - 20:00

Oberseminar Alzheimer (Alzheimer) KR12/02.05

Do

10:00 - 12:00

Medikalkultur (Alzheimer) KR12/02.05

Fr

Stand: Sonntag, 25 August 2024 15:49:57