Semester: WS 2019/2020

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo Di

Modul 13C/D - Seminar Digitale Analyse und Monitoring in der Denkmalpflege - Monitoring und Digitale Systemanalyse (M-DDT-P-13)

(nur 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 14.1., 28.1.)

(Huth)

Modul 13C/D - Seminar (Korrektur) Digitale Analyse und Monitoring in der Denkmalpflege - Monitoring und Digitale Systemanalyse (M-DDT-P-13)

(nur 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 14.1., 28.1.)

(Huth)

Mi

Modul 07 - Vorlesung Werkstoffe und Tragwerkskonstruktion (M-DDT-GL-7)

(ab 23.10.)

(Huth)

Baustoffe und Geotechnologie. M-FW-BF-120.

(ab 16.10., 14tg., nicht 27.11.)

(Lottmann-Löer) ZW6/01.04

Do Fr

Stand: Mittwoch, 21 August 2024 12:52:40