Semester: WS 2021/2022

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo Di Mi Do Fr

08:00 - 10:00

Deutsch als Fremdsprache: Sprachpraxis B1: Hörverstehen 2 (Alcaraz)

08:00 - 10:00

Deutsch als Fremdsprache: Sprachpraxis B2: Hörverstehen 3 (Alcaraz)

10:00 - 12:00

Deutsch als Fremdsprache: Sprachpraxis C1: Hörverstehen 4 (Alcaraz)

10:00 - 12:00

Deutsch als Fremdsprache: Sprachpraxis C2: Hörverstehen 5 (Alcaraz)

12:00 - 14:00

Deutsch als Fremdsprache: Sprachpraxis A2: Grammatik 1 (Alcaraz)

Stand: Mittwoch, 10 Juli 2024 15:39:37