Semester: WS 2019/2020

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Mo Di

EESYS-DAE-M: Data Analytics in der Energieinformatik - Übung (Gruppe 1) (Günther) WE5/01.006

Mi Do Fr

EESYS-DAE-M: Data Analytics in der Energieinformatik - Übung (Gruppe 2) (Stingl) WE5/01.006

Stand: Dienstag, 24 September 2024 22:53:35