Semester: SS 2023

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo

EESYS-P-SGDA-M: Projekt Smart Grid Data Analytics (Hopf) WE5/02.020

EESYS-IITP-B: Internationales IT-Projektmanagement (Übung) (Weigl) WE5/00.019

Di

EESYS-IITP-B: Internationales IT-Projektmanagement (Vorlesung) (Staake) WE5/00.022

Mi

EESYS-SEM-M: Behavioral economics meets information systems: Applications for sustainable development (Staake) WE5/04.004

EESYS-ES-M: Energieeffiziente Systeme (Vorlesung) (Staake) WE5/00.019

Do

EESYS Masterkolloquium (Staake)

Labor WE5/02.057

EESYS-DDS-M: Data-driven Decision Support (Vorlesung) (Hopf) WE5/01.006

EESYS-SEM-B: Stromerzeugung in Deutschland – Kosten für die Verbraucher und Folgen für die Umwelt (Staake) WE5/04.003

Fr EESYS-DDS-M: Data-driven Decision Support (Übung) (Stingl) WE5/04.004

EESYS-IITP-B: Internationales IT-Projektmanagement (Übung) (Weigl) WE5/00.019

EESYS-P-SGDA-M (Haag) WE5/03.004

EESYS-ES-M: Energieeffiziente Systeme (Übung) (Günther) WE5/00.022

Stand: Freitag, 07 Juni 2024 21:30:31