Semester: WS 2014/2015

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Mo

Malerei in den USA. Von den Anfängen bis zur Minimal Art (Brassat) KR12/02.01

Di

Propädeutikum Bildkünste (Brassat) KR12/02.18

Das Selbstbildnis von Künstlern und Künstlerinnen (Brassat) KR12/00.05

Mi

Holländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts (Brassat) KR12/00.05

Oberseminar für Examenskandidaten (Brassat) KR10/02.03

Do Fr

Stand: Dienstag, 24 September 2024 07:31:03