Semester: SS 2022

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo Di

Modul 08 - Vorlesung: Virtuelle Modellierung (Auswertung, Modellierung und Analyse von 3D-Scandaten) (M-DDT-GL-8) und (M-EB-DDT-GL-8)

(bis 5.7.)

(Hess) ZW6/00.15

Modul 08 - Seminar: Virtuelle Modellierung (Auswertung, Modellierung und Analyse von 3D-Scandaten) (M-DDT-GL-8) und (M-EB-DDT-GL-8)

(bis 5.7.)

(Hess) ZW6/00.15

Mi

Modul 05 - Vorlesung: Signalanalyse und Messtechnik

(27.4.-6.7.)

(Uphues)

Do Fr

Stand: Donnerstag, 26 September 2024 09:37:36