Semester: WS 2021/2022

UnivIS - Lehrveranstaltungsplan

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Mo Di

GK_{Die Lehrveranstaltung wird}

voraussichtlich in Präsenz und unter Berücksichtigung der aktuell gültigen 3 G-Regeln und Maskenpflicht der Universität abgehalten.

Aufgrund der Raumkapazitäten ist die Zahl der Teilnehmenden daher begrenzt.

MG1/02.05

Mi

QÜ_{Eine ausführliche inhaltliche}

und organisatorische Besprechung erfolgt in der ersten Sitzung (20.10.2021). Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich in Präsenz und unter Berücksichtigung der aktuell gültigen 3 G-Regeln und Maskenpflicht der Universität abgehalten.

Aufgrund der Raumkapazitäten ist die Zahl der Teilnehmenden daher begrenzt.

KR12/00.16

PS Anmeldezeitraum: ab 01.10.2021, 10:00 Uhr bis 31.10.2021. Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich in Präsenz und unter Berücksichtigung der aktuell gültigen 3 G-Regeln und Maskenpflicht der Universität abgehalten.

Aufgrund der Raumkapazitäten ist die Zahl der Teilnehmenden daher begrenzt.

KR12/02.18

HS_{Eine ausführliche inhaltliche}

und organisatorische Besprechung erfolgt in der ersten Sitzung (20.10.2021). Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich in Präsenz und unter Berücksichtigung der aktuell gültigen 3 G-Regeln und Maskenpflicht der Universität abgehalten.

Aufgrund der Raumkapazitäten ist die Zahl der Teilnehmenden daher begrenzt.

KR12/02.18

Do

GK KR12/02.05

Fr

Stand: Sonntag, 02 Juni 2024 16:38:48